-- ================================================
-- Quartz 定时任务表初始化脚本
-- 字符集: utf8mb4
-- 排序规则: utf8mb4_general_ci
-- ================================================

DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_FIRED_TRIGGERS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_SCHEDULER_STATE;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_LOCKS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_SIMPLE_TRIGGERS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_SIMPROP_TRIGGERS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_CRON_TRIGGERS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_BLOB_TRIGGERS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_TRIGGERS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_JOB_DETAILS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_CALENDARS;

-- ----------------------------
-- 1、存储每一个已配置的 jobDetail 的详细信息
-- ----------------------------
CREATE TABLE QRTZ_JOB_DETAILS (
    sched_name           VARCHAR(120)    NOT NULL            COMMENT '调度名称',
    job_name             VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT '任务名称',
    job_group            VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT '任务组名',
    description          VARCHAR(250)    NULL                COMMENT '相关介绍',
    job_class_name       VARCHAR(250)    NOT NULL            COMMENT '执行任务类名称',
    is_durable           VARCHAR(1)      NOT NULL            COMMENT '是否持久化',
    is_nonconcurrent     VARCHAR(1)      NOT NULL            COMMENT '是否并发',
    is_update_data       VARCHAR(1)      NOT NULL            COMMENT '是否更新数据',
    requests_recovery    VARCHAR(1)      NOT NULL            COMMENT '是否接受恢复执行',
    job_data             BLOB            NULL                COMMENT '存放持久化job对象',
    PRIMARY KEY (sched_name, job_name, job_group)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='任务详细信息表';

-- ----------------------------
-- 2、存储已配置的 Trigger 的信息
-- ----------------------------
CREATE TABLE QRTZ_TRIGGERS (
    sched_name           VARCHAR(120)    NOT NULL            COMMENT '调度名称',
    trigger_name         VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT '触发器的名字',
    trigger_group        VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT '触发器所属组的名字',
    job_name             VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT 'qrtz_job_details表job_name的外键',
    job_group            VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT 'qrtz_job_details表job_group的外键',
    description          VARCHAR(250)    NULL                COMMENT '相关介绍',
    next_fire_time       BIGINT(13)      NULL                COMMENT '上一次触发时间（毫秒）',
    prev_fire_time       BIGINT(13)      NULL                COMMENT '下一次触发时间（默认为-1表示不触发）',
    priority             INTEGER         NULL                COMMENT '优先级',
    trigger_state        VARCHAR(16)     NOT NULL            COMMENT '触发器状态',
    trigger_type         VARCHAR(8)      NOT NULL            COMMENT '触发器的类型',
    start_time           BIGINT(13)      NOT NULL            COMMENT '开始时间',
    end_time             BIGINT(13)      NULL                COMMENT '结束时间',
    calendar_name        VARCHAR(200)    NULL                COMMENT '日程表名称',
    misfire_instr        SMALLINT(2)     NULL                COMMENT '补偿执行的策略',
    job_data             BLOB            NULL                COMMENT '存放持久化job对象',
    PRIMARY KEY (sched_name, trigger_name, trigger_group),
    FOREIGN KEY (sched_name, job_name, job_group) REFERENCES QRTZ_JOB_DETAILS(sched_name, job_name, job_group)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='触发器详细信息表';

-- ----------------------------
-- 3、存储简单的 Trigger，包括重复次数，间隔，以及已触发的次数
-- ----------------------------
CREATE TABLE QRTZ_SIMPLE_TRIGGERS (
    sched_name           VARCHAR(120)    NOT NULL            COMMENT '调度名称',
    trigger_name         VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT 'qrtz_triggers表trigger_name的外键',
    trigger_group        VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT 'qrtz_triggers表trigger_group的外键',
    repeat_count         BIGINT(7)       NOT NULL            COMMENT '重复的次数统计',
    repeat_interval      BIGINT(12)      NOT NULL            COMMENT '重复的间隔时间',
    times_triggered      BIGINT(10)      NOT NULL            COMMENT '已经触发的次数',
    PRIMARY KEY (sched_name, trigger_name, trigger_group),
    FOREIGN KEY (sched_name, trigger_name, trigger_group) REFERENCES QRTZ_TRIGGERS(sched_name, trigger_name, trigger_group)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='简单触发器的信息表';

-- ----------------------------
-- 4、存储 Cron Trigger，包括 Cron 表达式和时区信息
-- ----------------------------
CREATE TABLE QRTZ_CRON_TRIGGERS (
    sched_name           VARCHAR(120)    NOT NULL            COMMENT '调度名称',
    trigger_name         VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT 'qrtz_triggers表trigger_name的外键',
    trigger_group        VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT 'qrtz_triggers表trigger_group的外键',
    cron_expression      VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT 'cron表达式',
    time_zone_id         VARCHAR(80)                         COMMENT '时区',
    PRIMARY KEY (sched_name, trigger_name, trigger_group),
    FOREIGN KEY (sched_name, trigger_name, trigger_group) REFERENCES QRTZ_TRIGGERS(sched_name, trigger_name, trigger_group)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='Cron类型的触发器表';

-- ----------------------------
-- 5、Trigger 作为 Blob 类型存储(用于 Quartz 用户用 JDBC 创建他们自己定制的 Trigger 类型，JobStore 并不知道如何存储实例的时候)
-- ----------------------------
CREATE TABLE QRTZ_BLOB_TRIGGERS (
    sched_name           VARCHAR(120)    NOT NULL            COMMENT '调度名称',
    trigger_name         VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT 'qrtz_triggers表trigger_name的外键',
    trigger_group        VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT 'qrtz_triggers表trigger_group的外键',
    blob_data            BLOB            NULL                COMMENT '存放持久化Trigger对象',
    PRIMARY KEY (sched_name, trigger_name, trigger_group),
    FOREIGN KEY (sched_name, trigger_name, trigger_group) REFERENCES QRTZ_TRIGGERS(sched_name, trigger_name, trigger_group)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='Blob类型的触发器表';

-- ----------------------------
-- 6、以 Blob 类型存储存放日历信息，quartz可配置一个日历来指定一个时间范围
-- ----------------------------
CREATE TABLE QRTZ_CALENDARS (
    sched_name           VARCHAR(120)    NOT NULL            COMMENT '调度名称',
    calendar_name        VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT '日历名称',
    calendar             BLOB            NOT NULL            COMMENT '存放持久化calendar对象',
    PRIMARY KEY (sched_name, calendar_name)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='日历信息表';

-- ----------------------------
-- 7、存储已暂停的 Trigger 组的信息
-- ----------------------------
CREATE TABLE QRTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS (
    sched_name           VARCHAR(120)    NOT NULL            COMMENT '调度名称',
    trigger_group        VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT 'qrtz_triggers表trigger_group的外键',
    PRIMARY KEY (sched_name, trigger_group)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='暂停的触发器表';

-- ----------------------------
-- 8、存储与已触发的 Trigger 相关的状态信息，以及相联 Job 的执行信息
-- ----------------------------
CREATE TABLE QRTZ_FIRED_TRIGGERS (
    sched_name           VARCHAR(120)    NOT NULL            COMMENT '调度名称',
    entry_id             VARCHAR(95)     NOT NULL            COMMENT '调度器实例id',
    trigger_name         VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT 'qrtz_triggers表trigger_name的外键',
    trigger_group        VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT 'qrtz_triggers表trigger_group的外键',
    instance_name        VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT '调度器实例名',
    fired_time           BIGINT(13)      NOT NULL            COMMENT '触发的时间',
    sched_time           BIGINT(13)      NOT NULL            COMMENT '定时器制定的时间',
    priority             INTEGER         NOT NULL            COMMENT '优先级',
    state                VARCHAR(16)     NOT NULL            COMMENT '状态',
    job_name             VARCHAR(200)    NULL                COMMENT '任务名称',
    job_group            VARCHAR(200)    NULL                COMMENT '任务组名',
    is_nonconcurrent     VARCHAR(1)      NULL                COMMENT '是否并发',
    requests_recovery    VARCHAR(1)      NULL                COMMENT '是否接受恢复执行',
    PRIMARY KEY (sched_name, entry_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='已触发的触发器表';

-- ----------------------------
-- 9、存储少量的有关 Scheduler 的状态信息，假如是用于集群中，可以看到其他的 Scheduler 实例
-- ----------------------------
CREATE TABLE QRTZ_SCHEDULER_STATE (
    sched_name           VARCHAR(120)    NOT NULL            COMMENT '调度名称',
    instance_name        VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT '实例名称',
    last_checkin_time    BIGINT(13)      NOT NULL            COMMENT '上次检查时间',
    checkin_interval     BIGINT(13)      NOT NULL            COMMENT '检查间隔时间',
    PRIMARY KEY (sched_name, instance_name)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='调度器状态表';

-- ----------------------------
-- 10、存储程序的悲观锁的信息(假如使用了悲观锁)
-- ----------------------------
CREATE TABLE QRTZ_LOCKS (
    sched_name           VARCHAR(120)    NOT NULL            COMMENT '调度名称',
    lock_name            VARCHAR(40)     NOT NULL            COMMENT '悲观锁名称',
    PRIMARY KEY (sched_name, lock_name)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='存储的悲观锁信息表';

-- ----------------------------
-- 11、Quartz集群实现同步机制的行锁表
-- ----------------------------
CREATE TABLE QRTZ_SIMPROP_TRIGGERS (
    sched_name           VARCHAR(120)    NOT NULL            COMMENT '调度名称',
    trigger_name         VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT 'qrtz_triggers表trigger_name的外键',
    trigger_group        VARCHAR(200)    NOT NULL            COMMENT 'qrtz_triggers表trigger_group的外键',
    str_prop_1           VARCHAR(512)    NULL                COMMENT 'String类型的trigger的第一个参数',
    str_prop_2           VARCHAR(512)    NULL                COMMENT 'String类型的trigger的第二个参数',
    str_prop_3           VARCHAR(512)    NULL                COMMENT 'String类型的trigger的第三个参数',
    int_prop_1           INT             NULL                COMMENT 'int类型的trigger的第一个参数',
    int_prop_2           INT             NULL                COMMENT 'int类型的trigger的第二个参数',
    long_prop_1          BIGINT          NULL                COMMENT 'long类型的trigger的第一个参数',
    long_prop_2          BIGINT          NULL                COMMENT 'long类型的trigger的第二个参数',
    dec_prop_1           NUMERIC(13,4)   NULL                COMMENT 'decimal类型的trigger的第一个参数',
    dec_prop_2           NUMERIC(13,4)   NULL                COMMENT 'decimal类型的trigger的第二个参数',
    bool_prop_1          VARCHAR(1)      NULL                COMMENT 'Boolean类型的trigger的第一个参数',
    bool_prop_2          VARCHAR(1)      NULL                COMMENT 'Boolean类型的trigger的第二个参数',
    PRIMARY KEY (sched_name, trigger_name, trigger_group),
    FOREIGN KEY (sched_name, trigger_name, trigger_group) REFERENCES QRTZ_TRIGGERS(sched_name, trigger_name, trigger_group)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='同步机制的行锁表';

COMMIT;