-- ============================================
-- 修复: 创建缺失的 biz_tenant 表
-- 问题: 租户管理页面报错 Table 'biz_tenant' doesn't exist
-- 原因: 初始化脚本中该表被跳过（注释说"已存在"），实际从未创建
-- ============================================

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `biz_tenant` (
  `tenant_id`   bigint       NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '租户ID',
  `tenant_name` varchar(200) NOT NULL                COMMENT '租户名称',
  `contact`     varchar(50)  DEFAULT ''              COMMENT '联系人',
  `phone`       varchar(20)  DEFAULT ''              COMMENT '手机号',
  `email`       varchar(100) DEFAULT ''              COMMENT '邮箱',
  `status`      varchar(10)  DEFAULT '0'             COMMENT '状态（0正常 1停用）',
  `create_by`   varchar(64)  DEFAULT ''              COMMENT '创建者',
  `create_time` datetime     DEFAULT NULL            COMMENT '创建时间',
  `update_by`   varchar(64)  DEFAULT ''              COMMENT '更新者',
  `update_time` datetime     DEFAULT NULL            COMMENT '更新时间',
  `remark`      varchar(500) DEFAULT NULL            COMMENT '备注',
  PRIMARY KEY (`tenant_id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='租户管理';
