---
title: 热轧热镀锌钢带
desc: 具有良好的机械加工性能和耐腐蚀性能 ，适用于建筑、粮仓等对成型性和耐腐蚀性有要求的覆盖件和结构件。      
models: 
  - GB/T2518, EN10346：DD(X)51D+Z, DD(X)52D+Z, S220GD+Z, S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z, S350GD+Z  
  - JIS G 3302：SGHC, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490
place: 嘉祥科伦普重工有限公司
publishedTime: 2025-10-21
images: 
  - /images/product/20250318141215854.jpg
detail: 
spec: 
  - '厚度(Thickness)：1.8~4.0mm'
  - '宽度(Width): 1000~ 1540mm' 
  - '等厚镀层(Equal-Thickness Coating)：Z60-Z275'
packaging: 普通锌花
slug: '4'
---

## 力学性能
| 用途（Purpose） | 牌号（Grade） | 屈服强度（Yields strength/Re/MPa） | 抗拉强度（Tensile strength/Rm/MPa） | 断后伸长率（Elongation/A80/%） |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **一般用（Commercial）** | DDQ(X)51D·Z | — | 270-500 | ≥22 |
| **冲压用（Drawing）** | DDQ(X)52D·Z | 140-300 | 270-420 | ≥26 |
| **结构用（Structure）** | S220GD·Z | ≥220 | ≥300 | ≥20 |
| **结构用（Structure）** | S250GD·Z | ≥250 | ≥330 | ≥19 |
| **结构用（Structure）** | S280GD·Z | ≥280 | ≥360 | ≥18 |
| **结构用（Structure）** | S320GD·Z | ≥320 | ≥390 | ≥17 |
| **结构用（Structure）** | S350GD·Z | ≥350 | ≥420 | ≥16 |
---
> 无明显屈服时，采用 Rp0.2；否则低碳钢采用 Rel，结构钢采用 ReH。

## 用途
| 用途（Purpose） | 牌号（Grade） | 屈服强度（Re/MPa） | 抗拉强度（Rm/MPa） | 断后伸长率（A80/%） | 180°弯曲试验（横向）≤3.0mm | 180°弯曲试验（横向）≥3.0mm |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **一般用（Commercial）** | DDQ(X)51D·Z | — | 270-500 | ≥22 | 1a | 2a |
| **冲压用（Drawing）** | DDQ(X)52D·Z | 140-300 | 270-420 | ≥26 | 1a | 2a |
| **结构用（Structure）** | S220GD·Z | ≥220 | ≥300 | ≥20 | 2a | 3a |
| **结构用（Structure）** | S250GD·Z | ≥250 | ≥330 | ≥19 | 3a | 3a |
| **结构用（Structure）** | S280GD·Z | ≥280 | ≥360 | ≥18 | — | — |
| **结构用（Structure）** | S320GD·Z | ≥320 | ≥390 | ≥17 | — | — |
| **结构用（Structure）** | S350GD·Z | ≥350 | ≥420 | ≥16 | 1a | 2a |

> 无明显屈服时，采用 Rp0.2；否则低碳钢采用 Rel，结构钢采用 ReH。

> 表面处理: 涂油、钝化、涂油+钝化