create table fad_oa.sys_config
(
    config_id    bigint                   not null comment '参数主键'
        primary key,
    config_name  varchar(100) default ''  null comment '参数名称',
    config_key   varchar(100) default ''  null comment '参数键名',
    config_value varchar(500) default ''  null comment '参数键值',
    config_type  char         default 'N' null comment '系统内置（Y是 N否）',
    create_by    varchar(64)  default ''  null comment '创建者',
    create_time  datetime                 null comment '创建时间',
    update_by    varchar(64)  default ''  null comment '更新者',
    update_time  datetime                 null comment '更新时间',
    remark       varchar(500)             null comment '备注'
)
    comment '参数配置表' charset = utf8mb4;

