CREATE TABLE wms_manufacturing_spec (
                                        spec_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '主键',
                                        spec_code VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '制造规范编码',
                                        spec_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '制造规范名称',
                                        business_unit VARCHAR(100) COMMENT '所属事业部',
                                        project_team VARCHAR(100) COMMENT '所属项目组',
                                        product_module VARCHAR(100) COMMENT '产品型号/模组',
                                        identifier VARCHAR(50) COMMENT '标识',
                                        material VARCHAR(100) COMMENT '材质',
                                        specification VARCHAR(100) COMMENT '规格/尺寸',
                                        process_route TEXT COMMENT '工艺路线',
                                        process_params TEXT COMMENT '工艺参数',
                                        scope TEXT COMMENT '适用范围',
                                        inspection_standard VARCHAR(100) COMMENT '检验标准',
                                        status INT DEFAULT 1 COMMENT '状态（字典：1=启用，2=未启用，3=作废）',
                                        spec_type INT DEFAULT 1 COMMENT '规范类型（字典：1=普通规范，2=新试规范，3=临时规范）',
                                        version DECIMAL(4,1) DEFAULT 1.0 COMMENT '版本号',
                                        version_date DATE COMMENT '版本日期',
                                        standard_hours DECIMAL(10,2) DEFAULT 0 COMMENT '理论工时(h)',
                                        create_by VARCHAR(64) NULL COMMENT '创建人',
                                        create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
                                        update_by VARCHAR(64) NULL COMMENT '更新人',
                                        update_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
                                        del_flag INT DEFAULT 0 COMMENT '删除标志（0=正常，1=删除）',
                                        remark VARCHAR(500) NULL COMMENT '备注',
                                        UNIQUE KEY uq_spec_code (spec_code, version)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='制造规范表';
