---
title: 碳钢酸洗机组
slug: carbon-steel
desc: 酸洗机组的主要功能是通过机械和化学作用去除热轧钢卷表面的氧化皮和污垢，获得表面洁净的带钢。该机组可分为连续退火酸洗机组和推拉式酸洗机组，我司（SAGA公司）先后在国内外承建了多条酸洗机组。
cover: /images/lines/line5.1.png
images:
  - /images/lines/line5.1.png
  - /images/lines/line5.2.png
properties: 
  - 推拉式酸洗采用先进的浅槽紊流式酸洗工艺，酸洗时间短，酸洗效率高。
  - 推拉式酸洗共分6段，每段配备单独的外部加热系统和酸循环系统，通过调整各酸洗段温度可获得最佳酸洗效果。
  - 连续酸洗采用优势显著的紊流浅槽酸洗工艺，酸槽内液面高度仅150mm；酸槽盖分内盖和外盖设计，既能减少酸液挥发，又可提高酸液紊流度。
  - 连续酸洗机组设有三段酸洗槽，每段酸洗槽配备单独的外部加热系统和酸循环系统，通过调节各槽温度、浓度及紊流度，可获得最佳酸洗效果。
  - 采用五级逆流串级漂洗系统，仅需少量漂洗水；通过精准控制最后漂洗段的电导率，保障带钢表面清洗质量。
  - 连续酸洗机组配置800吨轧制力平整机，可有效提升产品表面质量、改善带钢板型缺陷，部分消除屈服平台，显著增强产品市场竞争力。
  - 连续酸洗采用技术可靠、运行稳定的双头回转塔式圆盘剪，剪刃开口度、重叠量、侧隙等参数可实现自动调节。
---