---
title: 高效电工钢（硅钢）连续处理机组
slug: electric-steel
desc: 用于生产各种牌号的无取向冷轧硅钢以及一般取向硅钢（CGO）和高磁感取向硅钢（HiB），为生产各类电机和变压器提供原料。至今已承建冷轧无取向硅钢连续退火机组近二十条，承建冷轧取向硅钢连续处理机组两项（5条）。
cover: /images/electrician-steel-cover.png
images:
  - /images/electrician-steel-1.png
  - /images/electrician-steel-2.png
properties: 
  - 机组类型：常化酸洗机组，脱碳退火及涂绝缘层机组，脱碳退火渗氮及涂氧化镁机组，涂绝缘层及热平整机组
  - 产品级别：无取向（高中低牌号）、取向（CGO、HiB）
  - 涂层/种类：绝缘涂层，氧化镁涂层
  - 常化退火设备-冷却方式：空气管冷却，汽雾冷却，空气喷气冷却，水喷淋冷却
  - 常化退火设备-节能措施：高效辐射管助燃空气换热器，烟道助燃空气换热器，烟道热风和热水换热器，无氧化加热前烟气热辐射预热带钢，轻型纤维炉内衬
  - 连续退火炉-脱碳方式：加湿氮氢混合气体脱碳
  - 连续退火炉-渗氮方式：低温渗氮
  - 连续退火炉-节能措施：高效辐射管助燃空气换热器，烟道助燃空气换热器，烟道热风和热水换热器，无氧化加热前烟气热辐射预热带钢，轻型纤维炉内衬
  - 涂层机：两辊式 (特殊刻槽衬胶辊)
  - 去氧化镁清洗设备方式：化学清洗与热水清洗相结合
---