---
title: 不锈钢连续退火酸洗机组
slug: stainless-steel-heat-treatment
desc: 不锈钢连续退火酸洗机组用于对各类不锈钢进行退火和酸洗处理，以获得符合要求的机械性能及表面质量，主要分为热轧不锈钢退火酸洗机组、冷轧不锈钢退火酸洗机组和冷轧不锈钢光亮退火机组。我司先后在国内外承建了十条该类型机组。
cover: /images/stainless-steel-annealing-pickling-cover.png
images:
  - /images/stainless-steel-annealing-pickling-1.png
  - /images/stainless-steel-annealing-pickling-2.png
properties: 
  - 焊机：采用剪切→对接→焊接→冲孔→挖边的完整焊接工艺；出入口均配备带钢自动对中装置，夹紧装置受力均匀且压力可调，具备纵向、横向移动功能，同时拥有带钢搭接角度补偿功能。
  - 高压热水刷洗和冲洗：水温约80℃，配套冲洗热水循环系统，脱脂处理后可确保带钢表面洁净，满足后续工艺生产要求。
  - 退火炉预热段：充分利用加热炉废气对带钢进行预热，有效提升炉子热效率，实现节能降耗。
  - 酸洗工艺：采用中性盐电解酸洗+混酸酸洗组合工艺，稳定保障酸洗质量，确保产品表面达标。
---